Title: Contabilidade Geral / Contabilidade Pública / NBC TSP 10 - Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa
Tags: Contabilidade_Pública Resumo

front: (INÉDITA) Segundo a NBC TSP 10 – Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa, os seguintes elementos devem estar refletidos no cálculo do valor em uso do ativo, EXCETO:
a) estimativa dos fluxos de caixa que a entidade espera obter do ativo.
b) histórico dos fluxos de caixa passados relacionados ao ativo.
c) o valor do dinheiro no tempo, representado pela taxa de juros de mercado livre de risco corrente.
d) o preço para suportar a incerteza inerente ao ativo.
e) expectativas acerca das possíveis variações no valor ou no momento dos fluxos de caixa futuros.
response: Alternativa B
comment: A NBC TSP 10 define valor em uso como sendo o valor presente da estimativa dos fluxos de caixa futuros esperados do uso contínuo dos ativos e de sua alienação ao final de sua vida útil. Nos termos da NBC TSP 10, os seguintes elementos devem estar refletidos no cálculo do valor em uso do ativo: a) estimativa dos fluxos de caixa que a entidade espera obter do ativo; b) expectativas acerca das possíveis variações no valor ou no momento dos fluxos de caixa futuros; c) o valor do dinheiro no tempo, representado pela taxa de juros de mercado livre de risco corrente; d) o preço para suportar a incerteza inerente ao ativo; e e) outros fatores, como a falta de liquidez, que participantes do mercado consideram ao precificar os futuros fluxos de caixa que a entidade espera obter com o ativo. Do exposto, percebe-se que apenas a opção “B” não encontra respaldo no disposto na NBC TSP 10.
tldr: - Definições principais
- Unidade geradora de caixa: menor grupo identificável de ativos mantidos principalmente para gerar retorno comercial, produzindo entradas de caixa pelo uso contínuo, em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou grupos de ativos.
- Valor recuperável: maior valor entre:
  - o valor justo líquido das despesas de venda do ativo ou da unidade geradora de caixa; e
  - o seu valor em uso.
- Valor em uso: valor presente da estimativa dos fluxos de caixa futuros esperados:
  - pelo uso contínuo do ativo gerador de caixa; e
  - pela sua alienação ao final da vida útil.
- Reconhecimento e mensuração da perda por redução ao valor recuperável
- A perda por redução ao valor recuperável deve ser reconhecida se, e somente se, o valor recuperável do ativo for menor que seu valor contábil.
- Regra central:
  - Se Valor Contábil > Valor Recuperável = Perda por desvalorização.
- Quando houver perda:
  - o valor contábil do ativo deve ser reduzido ao seu valor recuperável;
  - a perda deve ser reconhecida imediatamente no resultado do período como VPD.
- Contabilização:
  - Débito: Perda por desvalorização — VPD / resultado;
  - Crédito: Perda estimada por valor não recuperável — conta redutora do ativo.
- Se o ativo estiver registrado por valor inferior ao valor recuperável, nenhuma providência deve ser tomada.
- O teste de recuperabilidade aplica-se tanto a:
  - ativos individuais; quanto
  - unidades geradoras de caixa.
- Reversão da perda por redução ao valor recuperável
- A perda reconhecida em períodos anteriores deve ser revertida se, e somente se, houver mudança nas estimativas utilizadas para determinar o valor recuperável desde a última perda reconhecida.
- Quando cabível a reversão:
  - o valor contábil do ativo deve ser aumentado até o seu valor recuperável;
  - esse aumento representa a reversão da perda por redução ao valor recuperável.
- A reversão não deve ocorrer apenas pelo transcurso do tempo.
  - Mesmo que o valor em uso aumente porque os fluxos de caixa futuros estão temporalmente mais próximos, isso não significa aumento do potencial de serviços do ativo.
- Para unidade geradora de caixa, segundo a NBC TSP 10:
  - a reversão da perda deve ser alocada aos ativos geradores de caixa da unidade;
  - essa alocação deve ocorrer proporcionalmente ao valor contábil desses ativos.
- Reclassificação de ativos
- A reclassificação entre:
  - ativo gerador de caixa para ativo não gerador de caixa; ou
  - ativo não gerador de caixa para ativo gerador de caixa;
- deve ocorrer somente quando houver clara evidência de que a reclassificação é adequada.
- A reclassificação, por si só:
  - não obriga necessariamente a realização do teste de redução ao valor recuperável; e
  - não obriga necessariamente a reversão de perda por redução ao valor recuperável.
- Quórum e valores importantes
- O texto não apresenta quórum.
- Valores e critérios essenciais mencionados:
  - comparação entre valor contábil e valor recuperável;
  - valor recuperável é o maior entre valor justo líquido das despesas de venda e valor em uso;
  - perda ocorre quando valor contábil > valor recuperável;
  - reversão depende de mudança nas estimativas, não apenas da passagem do tempo.
link: https://documentacao.online/estudos/57zq.html
title: NBC TSP 10 - Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa
Other fields (not shown on cards):
back: Alternativa B - A NBC TSP 10 define valor em uso como sendo o valor presente da estimativa dos fluxos de caixa futuros esperados do uso contínuo dos ativos e de sua alienação ao final de sua vida útil. Nos termos da NBC TSP 10, os seguintes elementos devem estar refletidos no cálculo do valor em uso do ativo: a) estimativa dos fluxos de caixa que a entidade espera obter do ativo; b) expectativas acerca das possíveis variações no valor ou no momento dos fluxos de caixa futuros; c) o valor do dinheiro no tempo, representado pela taxa de juros de mercado livre de risco corrente; d) o preço para suportar a incerteza inerente ao ativo; e e) outros fatores, como a falta de liquidez, que participantes do mercado consideram ao precificar os futuros fluxos de caixa que a entidade espera obter com o ativo. Do exposto, percebe-se que apenas a opção “B” não encontra respaldo no disposto na NBC TSP 10.

front: (INÉDITA) Nos termos da NBC TSP 10, a perda por redução ao valor recuperável reconhecida em períodos anteriores para o ativo deve ser revertida se, e somente se, tiver havido mudança nas estimativas utilizadas para determinar o seu valor recuperável desde a data em que a última perda por redução ao valor recuperável foi reconhecida. Sobre o assunto, julgue o item a seguir. Quando o valor em uso do ativo se tornar maior do que seu valor contábil em consequência do aumento do valor presente de entradas de caixas futuras à medida que essas se tornam mais próximas, a perda por redução ao valor recuperável anteriormente reconhecida deverá ser revertida, tendo em vista que o valor recuperável do ativo se tornará maior do que seu valor contábil.
response: Errado
comment: Para fixar! A perda por redução ao valor recuperável não deve ser revertida simplesmente por causa do transcurso do tempo, mesmo que o valor recuperável do ativo se torne maior do que seu valor contábil.
tldr: - Definições principais
- Unidade geradora de caixa: menor grupo identificável de ativos mantidos principalmente para gerar retorno comercial, produzindo entradas de caixa pelo uso contínuo, em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou grupos de ativos.
- Valor recuperável: maior valor entre:
  - o valor justo líquido das despesas de venda do ativo ou da unidade geradora de caixa; e
  - o seu valor em uso.
- Valor em uso: valor presente da estimativa dos fluxos de caixa futuros esperados:
  - pelo uso contínuo do ativo gerador de caixa; e
  - pela sua alienação ao final da vida útil.
- Reconhecimento e mensuração da perda por redução ao valor recuperável
- A perda por redução ao valor recuperável deve ser reconhecida se, e somente se, o valor recuperável do ativo for menor que seu valor contábil.
- Regra central:
  - Se Valor Contábil > Valor Recuperável = Perda por desvalorização.
- Quando houver perda:
  - o valor contábil do ativo deve ser reduzido ao seu valor recuperável;
  - a perda deve ser reconhecida imediatamente no resultado do período como VPD.
- Contabilização:
  - Débito: Perda por desvalorização — VPD / resultado;
  - Crédito: Perda estimada por valor não recuperável — conta redutora do ativo.
- Se o ativo estiver registrado por valor inferior ao valor recuperável, nenhuma providência deve ser tomada.
- O teste de recuperabilidade aplica-se tanto a:
  - ativos individuais; quanto
  - unidades geradoras de caixa.
- Reversão da perda por redução ao valor recuperável
- A perda reconhecida em períodos anteriores deve ser revertida se, e somente se, houver mudança nas estimativas utilizadas para determinar o valor recuperável desde a última perda reconhecida.
- Quando cabível a reversão:
  - o valor contábil do ativo deve ser aumentado até o seu valor recuperável;
  - esse aumento representa a reversão da perda por redução ao valor recuperável.
- A reversão não deve ocorrer apenas pelo transcurso do tempo.
  - Mesmo que o valor em uso aumente porque os fluxos de caixa futuros estão temporalmente mais próximos, isso não significa aumento do potencial de serviços do ativo.
- Para unidade geradora de caixa, segundo a NBC TSP 10:
  - a reversão da perda deve ser alocada aos ativos geradores de caixa da unidade;
  - essa alocação deve ocorrer proporcionalmente ao valor contábil desses ativos.
- Reclassificação de ativos
- A reclassificação entre:
  - ativo gerador de caixa para ativo não gerador de caixa; ou
  - ativo não gerador de caixa para ativo gerador de caixa;
- deve ocorrer somente quando houver clara evidência de que a reclassificação é adequada.
- A reclassificação, por si só:
  - não obriga necessariamente a realização do teste de redução ao valor recuperável; e
  - não obriga necessariamente a reversão de perda por redução ao valor recuperável.
- Quórum e valores importantes
- O texto não apresenta quórum.
- Valores e critérios essenciais mencionados:
  - comparação entre valor contábil e valor recuperável;
  - valor recuperável é o maior entre valor justo líquido das despesas de venda e valor em uso;
  - perda ocorre quando valor contábil > valor recuperável;
  - reversão depende de mudança nas estimativas, não apenas da passagem do tempo.
link: https://documentacao.online/estudos/57zq.html
title: NBC TSP 10 - Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa
Other fields (not shown on cards):
back: Errado - Para fixar! A perda por redução ao valor recuperável não deve ser revertida simplesmente por causa do transcurso do tempo, mesmo que o valor recuperável do ativo se torne maior do que seu valor contábil.