Title: Sistemas Operacionais / Ambiente Data Center
Tags: Resumo Sistemas_Operacionais
On every note of this deck, unless a note says otherwise:
tldr: - Data Center: ambiente (físico ou virtual) que concentra processamento e armazenamento de dados, considerado o “cérebro” da organização, garantindo continuidade dos serviços.
- Arquitetura em camadas: separa componentes especializados (ex.: segurança, rede, storage) para reduzir SPOF (ponto único de falha) e aumentar a resiliência.
- Segurança: inclui controles lógicos (firewall, IDS/IPS, VLAN, IPSec/SSH) e físicos (controle de acesso, biometria, CFTV).
- Categorias / propriedade:
- EDC (Enterprise Data Center): próprio da organização.
- IDC (Internet Data Center): de provedor/terceiro; base para computação em nuvem.
- Serviços comuns em IDC: Co-location (aluga espaço e infraestrutura) e Hosting (hospeda serviços, como sites).
- Requisitos essenciais: escalabilidade (vertical scale-up e horizontal scale-out), alta disponibilidade (HA), confiabilidade, redundância, segurança e recuperação de desastres (DR).
- Métricas de disponibilidade: “noves” (ex.: 99,999%), MTTF, MTTR, MTBF.
- Redundância e failover: duplicação de recursos (local ou geográfica) e mecanismos de troca automática; estratégias Cold/Warm/Hot Standby.
- ANSI/TIA-942 (Tiers): classifica DCs por disponibilidade/redundância:
- Tier I (básico) → maior indisponibilidade;
- Tier II (componentes redundantes);
- Tier III (manutenível/mais autossustentado);
- Tier IV (tolerante a falhas) → menor indisponibilidade.
- Cabeamento estruturado: organização de caminhos, cabos (par trançado e fibra), patch panels, racks e normas (TIA/EIA-942), impactando manutenção, escalabilidade e eficiência térmica.
- Tecnologias e serviços do DC: rede/segurança, processamento, armazenamento, virtualização, HA/DR, automação e gerenciamento.
- Topologias e rede: Spine-Leaf (baixa latência e alta escalabilidade), ToR (switch por rack), DCI (interligação entre data centers), ADC (entrega/otimização e segurança de aplicações), ACL (controle de acesso).
- Backup: VTL (biblioteca de fitas virtual em disco, mantendo compatibilidade com soluções de backup).
- Energia e eficiência: UPS/nobreak, geradores (GMG), QTA (transferência automática), PoE; eficiência medida por PUE (ideal 1,0).
- Climatização: estratégias como corredor quente/frio, CRAC/CRAH, chillers, troca térmica em racks, resfriamento evaporativo/free cooling, direto ao chip e DCIM para controle inteligente.
- Infraestrutura e formatos: servidores (rack, blade, mainframe), racks 19” (24U/42U), chassis, containers/modular, sala-cofre.
- Proteção e operações: detecção (ex.: VESDA) e supressão (gases inertes; sprinklers pré-acionados), compartimentação, planos e simulações; manutenção preventiva/corretiva/preditiva.
- Gestão: capacidade, projetos, segurança (física, indisponibilidade, ambiental e lógica), e definição de espaços TIA-942 (ER, MDA, IDA, HDA, ZDA, EDA).
- Evolução: SDDC (rede/storage/compute/segurança virtualizados e automatizados), ferramentas (VMware/OpenStack/Kubernetes/Terraform/Ansible/Puppet), e HCI (infra hiperconvergente, escala horizontal e gestão centralizada).
link: https://documentacao.online/estudos/9gq9.html

front: (VUNESP / DESENVOLVESP - 2014) Um Datacenter típico possibilita que diversos serviços sejam disponibilizados. O serviço no qual o cliente contrata o espaço físico dos racks e a infraestrutura de operação (telecomunicação e energia), para instalar os seus servidores, os sistemas computacionais, e efetuar ele próprio o gerenciamento, monitoramento e suporte técnico, é denominado
A) Co-location.
B) Hosting.
C) Nuvem Pública.
D) Computer as a Service (CaaS).
E) Space as a Service (SaaS).
response: Letra A
comment: Co-location (ou Colocation): há o compartilhamento de localização - espaço físico e infraestrutura - e contempla o fornecimento e o uso comum da infraestrutura do data center pelos clientes. É um data center independente que oferece hospedagem compartilhada para múltiplos servidores de diversas organizações. Tal serviço inclui serviços como a rede, o armazenamento de dados, a interconexão com operadoras, além da infraestrutura comum.
title: Ambiente Data Center
Other fields (not shown on cards):
back: Letra A - Co-location (ou Colocation): há o compartilhamento de localização - espaço físico e infraestrutura - e contempla o fornecimento e o uso comum da infraestrutura do data center pelos clientes. É um data center independente que oferece hospedagem compartilhada para múltiplos servidores de diversas organizações. Tal serviço inclui serviços como a rede, o armazenamento de dados, a interconexão com operadoras, além da infraestrutura comum.

front: (CEBRASPE / TRT17 - 2013) A computação em nuvem permite que clientes e empresas utilizem serviços providos por terceiros e executados nos datacenters na rede, visto que ainda não há tecnologia disponível para que uma organização implante sua própria nuvem e mantenha dados e aplicações em seu próprio datacenter.
response: Errada
comment: A computação em nuvem permite que sejam utilizados serviços providos internamente (nuvem privada on-premisses) ou por terceiros (nuvem privada off-premisses). Quanto à segunda parte da afirmativa, já existem tecnologias que permitem implantar uma nuvem própria (nuvem privada on-premisses) e manter dados e aplicações em seu próprio data center, ex.: Microsoft Azure.
title: Ambiente Data Center
Other fields (not shown on cards):
back: Errada - A computação em nuvem permite que sejam utilizados serviços providos internamente (nuvem privada on-premisses) ou por terceiros (nuvem privada off-premisses). Quanto à segunda parte da afirmativa, já existem tecnologias que permitem implantar uma nuvem própria (nuvem privada on-premisses) e manter dados e aplicações em seu próprio data center, ex.: Microsoft Azure.

front: (CEBRASPE / MPO - 2024) Julgue o seguinte item, relativo a datacenter e ao SDDC (software defined datacenter). O SDDC amplia os silos operacionais por meio de virtualização, resource planning, outsourcing, manutenibilidade e mineração de dados.
response: Errada
comment: O conceito de Software-Defined Data Center (SDDC) visa justamente eliminar ou reduzir os silos operacionais. O SDDC se refere à virtualização completa de todos os recursos de um data center, incluindo computação, armazenamento, redes e segurança, com o gerenciamento centralizado por meio de software. A ideia central do SDDC é criar um ambiente mais unificado e ágil, onde todos os recursos são controlados via software, proporcionando automação e flexibilidade, sem as limitações tradicionais dos silos operacionais.
title: Ambiente Data Center
Other fields (not shown on cards):
back: Errada - O conceito de Software-Defined Data Center (SDDC) visa justamente eliminar ou reduzir os silos operacionais. O SDDC se refere à virtualização completa de todos os recursos de um data center, incluindo computação, armazenamento, redes e segurança, com o gerenciamento centralizado por meio de software. A ideia central do SDDC é criar um ambiente mais unificado e ágil, onde todos os recursos são controlados via software, proporcionando automação e flexibilidade, sem as limitações tradicionais dos silos operacionais.

front: (CEBRASPE / MPO - 2024) A respeito da eficiência energética de um datacenter, julgue o seguinte item. Considere que o consumo elétrico total de um datacenter, durante um ano completo, tenha sido de 4.500.000 kWh e que o consumo elétrico de TI, durante esse mesmo período, tenha sido de 2.600.000 kWh. Nessa situação, o PUE é de 0,57.
response: Errada
comment: O Power Usage Effectiveness (PUE) é uma métrica utilizada para avaliar a eficiência energética de um data center. Ele é calculado como a razão entre o consumo total de energia do datacenter (incluindo TI, refrigeração, iluminação e outros sistemas) e o consumo de energia apenas dos equipamentos de TI. A fórmula do PUE é a seguinte: Substituindo os valores fornecidos: PUE= 4.500.000 kWh / 2.600.000 kWh ≈ 1,73 PUE
title: Ambiente Data Center
Other fields (not shown on cards):
back: Errada - O Power Usage Effectiveness (PUE) é uma métrica utilizada para avaliar a eficiência energética de um data center. Ele é calculado como a razão entre o consumo total de energia do datacenter (incluindo TI, refrigeração, iluminação e outros sistemas) e o consumo de energia apenas dos equipamentos de TI. A fórmula do PUE é a seguinte: Substituindo os valores fornecidos: PUE= 4.500.000 kWh / 2.600.000 kWh ≈ 1,73 PUE

front: (CEBRASPE / MPO - 2024) Julgue o próximo item a respeito dos conceitos de datacenter definido por software. No SDDC (software defined datacenter), os elementos de infraestrutura — servidores, storage e rede — funcionam de forma integrada e são gerenciados por software.
response: Certa
comment: No Software-Defined Data Center (SDDC), a infraestrutura física tradicional (incluindo servidores, armazenamento e rede) é abstraída e virtualizada, permitindo que esses recursos sejam gerenciados e controlados por software de forma centralizada. Essa abordagem oferece uma maior flexibilidade, automação e eficiência na gestão do datacenter. Resumindo: o conceito de SDDC se baseia na integração e no gerenciamento de toda a infraestrutura de TI através de software.
title: Ambiente Data Center
Other fields (not shown on cards):
back: Certa - No Software-Defined Data Center (SDDC), a infraestrutura física tradicional (incluindo servidores, armazenamento e rede) é abstraída e virtualizada, permitindo que esses recursos sejam gerenciados e controlados por software de forma centralizada. Essa abordagem oferece uma maior flexibilidade, automação e eficiência na gestão do datacenter. Resumindo: o conceito de SDDC se baseia na integração e no gerenciamento de toda a infraestrutura de TI através de software.

front: (CEBRASPE / CAPES - 2024) No que se refere às tecnologias de datacenters, julgue o próximo item. Devido às suas característica e configurações, datacenters não podem ser instalados em unidades móveis, como, por exemplo, em contêineres.
response: Errada
comment: Embora os data centers tradicionais geralmente sejam instalados em edifícios fixos e projetados especificamente para suportar as demandas de energia, resfriamento e segurança, data centers em contêineres ou unidades móveis são uma prática crescente e viável na indústria de TI. Vamos ao conceito, a seguir. Contêineres (Containers): cada vez mais tem sido exigido locais seguros para locação de servidores, armazenamento de dados, refrigeração, proteção contra incêndio e para controles de acesso. Toda essa estrutura em um Data Center é um grande desafio em prédios já existentes. Por isso, o padrão em container tem sido utilizado por grandes empresas, tais como Microsoft, Google, entre outras. É um padrão que cujo uso vem se difundindo, em virtude da elevação do custo dos locais de armazenamento e da expansão dos Data Centers das grandes empresas. As principais vantagens do uso de containers para Data Center são: ● Baixo investimento inicial, reduzindo custos com infraestrutura predial; ● Redução do consumo elétrico necessário para energização; ● Mais celeridade na implementação; ● Facilidade e flexibilidade de expansão. Abaixo uma fotografia de contêiner de data center:
title: Ambiente Data Center
Other fields (not shown on cards):
back: Errada - Embora os data centers tradicionais geralmente sejam instalados em edifícios fixos e projetados especificamente para suportar as demandas de energia, resfriamento e segurança, data centers em contêineres ou unidades móveis são uma prática crescente e viável na indústria de TI. Vamos ao conceito, a seguir. Contêineres (Containers): cada vez mais tem sido exigido locais seguros para locação de servidores, armazenamento de dados, refrigeração, proteção contra incêndio e para controles de acesso. Toda essa estrutura em um Data Center é um grande desafio em prédios já existentes. Por isso, o padrão em container tem sido utilizado por grandes empresas, tais como Microsoft, Google, entre outras. É um padrão que cujo uso vem se difundindo, em virtude da elevação do custo dos locais de armazenamento e da expansão dos Data Centers das grandes empresas. As principais vantagens do uso de containers para Data Center são: ● Baixo investimento inicial, reduzindo custos com infraestrutura predial; ● Redução do consumo elétrico necessário para energização; ● Mais celeridade na implementação; ● Facilidade e flexibilidade de expansão. Abaixo uma fotografia de contêiner de data center:

front: (CEBRASPE / CAPES - 2024) No que se refere às tecnologias de datacenters, julgue o próximo item. Nos datacenters do tipo Tier IV, os serviços não são interrompidos quando ocorre falha em algum sistema, componente ou elemento de distribuição.
response: Certa
comment: Nos data centers classificados como Tier IV, a estrutura é projetada para ser tolerante a falhas, o que significa que os serviços não devem ser interrompidos, mesmo quando ocorre uma falha em um sistema, componente ou elemento de distribuição. Isso é uma característica fundamental do Tier IV, que é a classificação mais alta segundo a norma EIA/TIA-942.
title: Ambiente Data Center
Other fields (not shown on cards):
back: Certa - Nos data centers classificados como Tier IV, a estrutura é projetada para ser tolerante a falhas, o que significa que os serviços não devem ser interrompidos, mesmo quando ocorre uma falha em um sistema, componente ou elemento de distribuição. Isso é uma característica fundamental do Tier IV, que é a classificação mais alta segundo a norma EIA/TIA-942.

front: (CEBRASPE / TCE-AC - 2024) A respeito de data centers, julgue o item que se segue. Data centers classificados como tier III operam no formato 24 × 7, em que podem ocorrer manutenções preventivas sem suspensão de suas operações.
response: Certa
comment: Camada 3 (Tier III) (Sistema autossustentado): em um Data Center Tier 3, deve haver no mínimo duas operadoras de telecomunicação com cabos distintos, além de zonas de proteção contra incêndios, com sistemas de energia e ar-condicionado distintos. É necessário haver cabeamento redundante, assim como uma solução de redundância para os ativos considerados críticos, como o storage. Também deve haver pelo menos uma redundância elétrica. O tempo de indisponibilidade é de até 1,6 hora/ano (disponibilidade de 99,982%).
title: Ambiente Data Center
Other fields (not shown on cards):
back: Certa - Camada 3 (Tier III) (Sistema autossustentado): em um Data Center Tier 3, deve haver no mínimo duas operadoras de telecomunicação com cabos distintos, além de zonas de proteção contra incêndios, com sistemas de energia e ar-condicionado distintos. É necessário haver cabeamento redundante, assim como uma solução de redundância para os ativos considerados críticos, como o storage. Também deve haver pelo menos uma redundância elétrica. O tempo de indisponibilidade é de até 1,6 hora/ano (disponibilidade de 99,982%).

front: (CEBRASPE / TCE-AC - 2024) A respeito de data centers, julgue o item que se segue. A redundância em data centers diz respeito à multiplicidade de equipamentos e serviços que cumprem o mesmo objetivo: evitar paradas por falha e para manutenção.
response: Certa
comment: A redundância em data centers refere-se à prática de ter múltiplos equipamentos ou serviços que desempenham a mesma função. O objetivo principal da redundância é garantir a disponibilidade contínua dos serviços e evitar interrupções, tanto em situações de falha quanto durante a manutenção programada.
title: Ambiente Data Center
Other fields (not shown on cards):
back: Certa - A redundância em data centers refere-se à prática de ter múltiplos equipamentos ou serviços que desempenham a mesma função. O objetivo principal da redundância é garantir a disponibilidade contínua dos serviços e evitar interrupções, tanto em situações de falha quanto durante a manutenção programada.

front: (CEBRASPE / TCE-AC - 2024) A respeito de data centers, julgue o item que se segue. Negócios que exigem 100% de disponibilidade devem utilizar data centers dos tipos tier II, III e IV, pois estes possuem redundância nos circuitos elétricos, arrefecimento e rede.
response: Errada
comment: Embora os data centers das classificações Tier II, III e IV possuam redundância em circuitos elétricos, arrefecimento e rede, é importante destacar que apenas os datacenters Tier III e IV são adequados para exigir 100% de disponibilidade ou uma disponibilidade extremamente alta. Aqui está uma análise detalhada: ● Tier II = disponibilidade de 99,749%, o que se traduz em aproximadamente 22 horas de downtime por ano. Possuem redundância em sistemas críticos, mas não de forma tão robusta quanto nos níveis superiores. Isso significa que, durante a manutenção ou se ocorrer uma falha, pode haver um impacto significativo nos serviços; ● Tier III = disponibilidade 99,982%, resultando em cerca de 1,6 horas de downtime por ano. Possuem redundância N+1 em componentes críticos, permitindo manutenção sem interrupção e garantindo que os serviços continuem operando na maioria das situações; ● Tier IV = disponibilidade de 99,995%, o que significa um tempo máximo de inatividade de cerca de 26,3 minutos por ano. A redundância é total, com sistemas totalmente duplicados para garantir que não haja impacto em caso de falha.
title: Ambiente Data Center
Other fields (not shown on cards):
back: Errada - Embora os data centers das classificações Tier II, III e IV possuam redundância em circuitos elétricos, arrefecimento e rede, é importante destacar que apenas os datacenters Tier III e IV são adequados para exigir 100% de disponibilidade ou uma disponibilidade extremamente alta. Aqui está uma análise detalhada: ● Tier II = disponibilidade de 99,749%, o que se traduz em aproximadamente 22 horas de downtime por ano. Possuem redundância em sistemas críticos, mas não de forma tão robusta quanto nos níveis superiores. Isso significa que, durante a manutenção ou se ocorrer uma falha, pode haver um impacto significativo nos serviços; ● Tier III = disponibilidade 99,982%, resultando em cerca de 1,6 horas de downtime por ano. Possuem redundância N+1 em componentes críticos, permitindo manutenção sem interrupção e garantindo que os serviços continuem operando na maioria das situações; ● Tier IV = disponibilidade de 99,995%, o que significa um tempo máximo de inatividade de cerca de 26,3 minutos por ano. A redundância é total, com sistemas totalmente duplicados para garantir que não haja impacto em caso de falha.

front: (CEBRASPE / DATAPREV - 2023) Julgue o item a seguir, relativos a gerenciamento eficaz da manutenção e segurança em instalações de TI. A MDA (main distribution area) deve estar localizada dentro da sala de computadores para garantir a segurança física das instalações de TI.
response: Errada
comment: A Main Distribution Area (MDA) é a área central de um sistema de cabeamento estruturado onde os principais equipamentos de rede e telecomunicações (como switches e roteadores) estão localizados. A função da MDA é distribuir a conectividade para outras áreas, como as salas de telecomunicações. Embora seja comum que a MDA esteja localizada próxima à sala de computadores para facilitar a distribuição de cabos e reduzir perdas de sinal, não é uma exigência que ela esteja dentro da própria sala de computadores. Ela pode ser instalada em uma sala técnica dedicada, separada da sala dos servidores. Portanto, a segurança da MDA pode ser garantida sem que ela esteja necessariamente localizada dentro da sala de computadores.
title: Ambiente Data Center
Other fields (not shown on cards):
back: Errada - A Main Distribution Area (MDA) é a área central de um sistema de cabeamento estruturado onde os principais equipamentos de rede e telecomunicações (como switches e roteadores) estão localizados. A função da MDA é distribuir a conectividade para outras áreas, como as salas de telecomunicações. Embora seja comum que a MDA esteja localizada próxima à sala de computadores para facilitar a distribuição de cabos e reduzir perdas de sinal, não é uma exigência que ela esteja dentro da própria sala de computadores. Ela pode ser instalada em uma sala técnica dedicada, separada da sala dos servidores. Portanto, a segurança da MDA pode ser garantida sem que ela esteja necessariamente localizada dentro da sala de computadores.

front: (CEBRASPE / DATAPREV - 2023) Julgue o item a seguir, relativos a gerenciamento eficaz da manutenção e segurança em instalações de TI. Os quatro pilares de uma gestão de segurança de datacenter são: segurança física, segurança contra indisponibilidade, segurança ambiental e segurança lógica.
response: Certa
comment: Os quatro pilares citados são, de fato, fundamentais para a gestão da segurança em um data center. Cada um deles aborda um aspecto essencial para garantir a proteção do ambiente físico e lógico, bem como a continuidade dos serviços: ● Segurança Física: Proteção do data center contra acessos não autorizados e ameaças físicas, como roubo, vandalismo ou invasões; ● Segurança contra Indisponibilidade: Está relacionada com a garantia de que os serviços do data center estarão sempre disponíveis. Envolve redundância de equipamentos, failover de sistemas, backup de dados e infraestrutura de energia (geradores e UPS); ● Segurança Ambiental: Cuida dos fatores ambientais que podem afetar o funcionamento do data center, como controle de temperatura, umidade, incêndio e inundações; ● Segurança Lógica: Refere-se à proteção contra ataques cibernéticos e falhas nos sistemas. Inclui o uso de firewalls, criptografia, autenticação, políticas de acesso à rede e monitoramento de tráfego, além de práticas de segurança de software e gestão de vulnerabilidades.
title: Ambiente Data Center
Other fields (not shown on cards):
back: Certa - Os quatro pilares citados são, de fato, fundamentais para a gestão da segurança em um data center. Cada um deles aborda um aspecto essencial para garantir a proteção do ambiente físico e lógico, bem como a continuidade dos serviços: ● Segurança Física: Proteção do data center contra acessos não autorizados e ameaças físicas, como roubo, vandalismo ou invasões; ● Segurança contra Indisponibilidade: Está relacionada com a garantia de que os serviços do data center estarão sempre disponíveis. Envolve redundância de equipamentos, failover de sistemas, backup de dados e infraestrutura de energia (geradores e UPS); ● Segurança Ambiental: Cuida dos fatores ambientais que podem afetar o funcionamento do data center, como controle de temperatura, umidade, incêndio e inundações; ● Segurança Lógica: Refere-se à proteção contra ataques cibernéticos e falhas nos sistemas. Inclui o uso de firewalls, criptografia, autenticação, políticas de acesso à rede e monitoramento de tráfego, além de práticas de segurança de software e gestão de vulnerabilidades.

front: (CEBRASPE / DATAPREV - 2023) A respeito de TIER datacenter, sistemas de climatização, de proteção contra incêndio e de segurança física em datacenters, julgue o item a seguir. Na definição dos critérios para a gestão de datacenter, a norma EIA/TIA 942 demonstra a clara necessidade de observação a tipos de redundância, suprimento de energia, sistema de detecção de combate a incêndio, manutenção preventiva e treinamento das equipes.
response: Certa
comment: A norma EIA/TIA 942 (chamada atualmente de ANSI/TIA-942) é uma das principais normas de referência para o projeto, construção e operação de data centers, abrangendo diversas áreas importantes para garantir a segurança, confiabilidade e desempenho desses ambientes críticos. Vejamos cada um dos pontos destacados dessa norma: ● Tipos de Redundância: A norma enfatiza a importância de implementar redundâncias em diferentes níveis (energia, resfriamento, conectividade etc.) para garantir a disponibilidade contínua dos serviços; ● Suprimento de Energia: A norma aborda as melhores práticas para o suprimento de energia, enfatizando a necessidade de um sistema robusto e redundante que possa suportar as operações do data center, mesmo quando falta energia; ● Sistema de Detecção e Combate a Incêndio: A norma destaca a necessidade de sistemas eficazes de detecção e combate a incêndios, que incluem sensores de fumaça, sprinklers, entre outros, com o intuito de proteger a infraestrutura física e os dados armazenados no data center; ● Manutenção Preventiva: A norma sugere que um plano de manutenção regular seja implementado para todos os equipamentos e sistemas críticos; ● Treinamento das Equipes: A norma recomenda que as equipes sejam treinadas em procedimentos de emergência, manutenção e operação de sistemas.
title: Ambiente Data Center
Other fields (not shown on cards):
back: Certa - A norma EIA/TIA 942 (chamada atualmente de ANSI/TIA-942) é uma das principais normas de referência para o projeto, construção e operação de data centers, abrangendo diversas áreas importantes para garantir a segurança, confiabilidade e desempenho desses ambientes críticos. Vejamos cada um dos pontos destacados dessa norma: ● Tipos de Redundância: A norma enfatiza a importância de implementar redundâncias em diferentes níveis (energia, resfriamento, conectividade etc.) para garantir a disponibilidade contínua dos serviços; ● Suprimento de Energia: A norma aborda as melhores práticas para o suprimento de energia, enfatizando a necessidade de um sistema robusto e redundante que possa suportar as operações do data center, mesmo quando falta energia; ● Sistema de Detecção e Combate a Incêndio: A norma destaca a necessidade de sistemas eficazes de detecção e combate a incêndios, que incluem sensores de fumaça, sprinklers, entre outros, com o intuito de proteger a infraestrutura física e os dados armazenados no data center; ● Manutenção Preventiva: A norma sugere que um plano de manutenção regular seja implementado para todos os equipamentos e sistemas críticos; ● Treinamento das Equipes: A norma recomenda que as equipes sejam treinadas em procedimentos de emergência, manutenção e operação de sistemas.

front: (CEBRASPE / Funpresp - 2016) Um balanceador de carga que visa distribuir as solicitações aos hospedeiros quando toma decisões com base no número da porta de destino é denominado comutador da camada 4.
response: Certa
comment: Esta questão vai um pouco além, exige conhecimento de redes de computadores. Quando falamos em balanceadores de carga, temos de diversos tipos. A questão fala em balanceamento através do número da porta de destino e que é denominado comutador da camada 4. A camada 4 é a de transporte (modelo OSI), na qual atuam protocolos como TCP e UDP, que utilizam portas (ex.: porta TCP 80 é a utilizada por padrão por servidores Web).
title: Ambiente Data Center
Other fields (not shown on cards):
back: Certa - Esta questão vai um pouco além, exige conhecimento de redes de computadores. Quando falamos em balanceadores de carga, temos de diversos tipos. A questão fala em balanceamento através do número da porta de destino e que é denominado comutador da camada 4. A camada 4 é a de transporte (modelo OSI), na qual atuam protocolos como TCP e UDP, que utilizam portas (ex.: porta TCP 80 é a utilizada por padrão por servidores Web).

front: (CEBRASPE / TCE-PA - 2016) Um datacenter portátil, que pode ser utilizado por empresas que tenham dificuldade de expansão predial, provê economia de espaço e energia.
response: Certa
comment: Um data center (DC), uma sala segura, ou uma sala cofre são as alternativas mais comuns. Se optarmos por um data center, ainda temos algumas opções: construir um DC fixo, adquirir um DC móvel ou portátil, alugar um DC. A construção de um DC é bastante onerosa, requer um investimento em recursos que serão imobilizados e requer um espaço físico. Se não houver disponibilidade de espaço para a construção, restam duas alternativas: adquirir ou alugar um DC móvel, por exemplo em container, ou alugar espaço em um DC de terceiros ( hosting ou colocation). Logo, a locação ou a aquisição de um DC portátil é uma alternativa que pode ser utilizada em casos de restrições de espaço ou de expansão predial, e sua vantagem é a economia de espaço e alimentação elétrica.
title: Ambiente Data Center
Other fields (not shown on cards):
back: Certa - Um data center (DC), uma sala segura, ou uma sala cofre são as alternativas mais comuns. Se optarmos por um data center, ainda temos algumas opções: construir um DC fixo, adquirir um DC móvel ou portátil, alugar um DC. A construção de um DC é bastante onerosa, requer um investimento em recursos que serão imobilizados e requer um espaço físico. Se não houver disponibilidade de espaço para a construção, restam duas alternativas: adquirir ou alugar um DC móvel, por exemplo em container, ou alugar espaço em um DC de terceiros ( hosting ou colocation). Logo, a locação ou a aquisição de um DC portátil é uma alternativa que pode ser utilizada em casos de restrições de espaço ou de expansão predial, e sua vantagem é a economia de espaço e alimentação elétrica.

front: (CEBRASPE / TCE-PA - 2016) Os data centers do tipo 2N possuem redundância completa e, por serem classificados como TIER 3, apresentam disponibilidade de noventa e seis horas de proteção contra interrupção de energia.
response: Errada
comment: A redundância 2N é aquela que atende aos requisitos básicos de redundância e fornece uma unidade, módulo, caminho ou sistema adicional completo. O principal requisito para uma redundância 2N é que a falha ou manutenção completa de algum item não pode interromper a comunicação do Data Center. Um Data Center Tier 3 é aquele que permite a manutenção ou substituição de seus equipamentos, sem causar interrupções. Para isso, o DC Tier 3 dispõe de fontes redundantes de alimentação e refrigeração. Outro ponto a analisar: o tempo de indisponibilidade de um DC Tier 3 é de até 1,6 hora/ano (disponibilidade de 99,982%).
title: Ambiente Data Center
Other fields (not shown on cards):
back: Errada - A redundância 2N é aquela que atende aos requisitos básicos de redundância e fornece uma unidade, módulo, caminho ou sistema adicional completo. O principal requisito para uma redundância 2N é que a falha ou manutenção completa de algum item não pode interromper a comunicação do Data Center. Um Data Center Tier 3 é aquele que permite a manutenção ou substituição de seus equipamentos, sem causar interrupções. Para isso, o DC Tier 3 dispõe de fontes redundantes de alimentação e refrigeração. Outro ponto a analisar: o tempo de indisponibilidade de um DC Tier 3 é de até 1,6 hora/ano (disponibilidade de 99,982%).

front: (CEBRASPE / TC-DF - 2014) Uma necessidade básica em uma topologia típica de ambientes de data center é a busca de escalabilidade, tanto a horizontal quanto a vertical. A primeira refere-se ao incremento com novos hardwares para suportar o aumento da demanda pelos usuários finais; a segunda é alcançada pela substituição, quando máquinas com maior capacidade de processamento substituem as antigas.
response: Certa
comment: Escalabilidade: pode ser a qualidade de responder, conforme aumenta a quantidade de requisições dos usuários, de forma transparente; ou a qualidade que permita adicionar recursos para atender ao aumento de requisições, sem interromper o seu funcionamento normal. Podemos classificar em duas dimensões de escalabilidade: a horizontal (scale-out) e a vertical (scale-up). Para fixar o conteúdo, pense no seguinte: a horizontal lembra algo como colocar mais máquinas, uma ao lado da outra e a vertical lembra algo como aumentar a “torre” (se fosse utilizado um gabinete de torre), colocando mais componentes ali dentro, para melhorar a configuração de hardware! Olhe a figura: Então, na escalabilidade vertical (scale-up), podemos adicionar em uma máquina mais poder de processamento, mais mídias de armazenamento, mais memória física, aumentar a largura de banda etc. Na escalabilidade horizontal (scale-out), aumentamos o número de máquinas.
title: Ambiente Data Center
Other fields (not shown on cards):
back: Certa - Escalabilidade: pode ser a qualidade de responder, conforme aumenta a quantidade de requisições dos usuários, de forma transparente; ou a qualidade que permita adicionar recursos para atender ao aumento de requisições, sem interromper o seu funcionamento normal. Podemos classificar em duas dimensões de escalabilidade: a horizontal (scale-out) e a vertical (scale-up). Para fixar o conteúdo, pense no seguinte: a horizontal lembra algo como colocar mais máquinas, uma ao lado da outra e a vertical lembra algo como aumentar a “torre” (se fosse utilizado um gabinete de torre), colocando mais componentes ali dentro, para melhorar a configuração de hardware! Olhe a figura: Então, na escalabilidade vertical (scale-up), podemos adicionar em uma máquina mais poder de processamento, mais mídias de armazenamento, mais memória física, aumentar a largura de banda etc. Na escalabilidade horizontal (scale-out), aumentamos o número de máquinas.

front: (CEBRASPE / INPI - 2013) No gerenciamento de continuidade de serviços de TI, serviços que precisem ser recuperados em tempo maior que 72 horas e menor que 24 horas devem ser tratados, respectivamente, com a estratégica de warm standby e hot standby.
response: Errada
comment: Existem três tipos de estratégias de redundância (ou de recuperação de desastres): ● Cold Standby: a provisão dos recursos é realizada para recuperar o serviço de TI em um período maior do que 72 horas; ● Warm Standby: a provisão é feita para recuperar o serviço em um período entre 24 e 72 horas. ● Hot Standby: a recuperação do serviço é realizada em um curto período, tipicamente inferior a 24 horas.
title: Ambiente Data Center
Other fields (not shown on cards):
back: Errada - Existem três tipos de estratégias de redundância (ou de recuperação de desastres): ● Cold Standby: a provisão dos recursos é realizada para recuperar o serviço de TI em um período maior do que 72 horas; ● Warm Standby: a provisão é feita para recuperar o serviço em um período entre 24 e 72 horas. ● Hot Standby: a recuperação do serviço é realizada em um curto período, tipicamente inferior a 24 horas.

front: (CEBRASPE / MPOG - 2012) Um datacenter que provê serviços de colocation está mais preparado para oferecer serviços de cloud computing do tipo infraestrutura como serviço do que do tipo plataforma como serviço. Nesse tipo de datacenter, faz-se necessária a adoção de um nível de redundância mínima de Tier 1, em aderência às normas da TIA (Telecommunications Industry Association).
response: Errada
comment: Vamos lembrar o conceito de Colocation: há o compartilhamento de localização - espaço físico e infraestrutura, e contempla o fornecimento e o uso comum da infraestrutura do data center pelos clientes. É um data center independente que oferece hospedagem compartilhada para múltiplos servidores de diversas organizações. Tal serviço inclui serviços como a rede, o armazenamento de dados, a interconexão com operadoras, além da infraestrutura comum. Então, a primeira parte está ok, pois um data center que provê serviços de colocation pode estar mais preparado para oferecer serviços de cloud computing do tipo infraestrutura como serviço, principalmente se dispuser de estrutura adequada e redundante para passar a prover serviços que exigem disponibilidade e escalabilidade. Porém, tanto nos modelos IaaS (Infraestrutura como serviço), PaaS (Plataforma como serviço), como no SaaS (Software como serviço) os serviços precisam prover o máximo de disponibilidade e redundância possível. Então, é necessária a adoção de um nível de redundância adequado, e não redundância mínima como afirma a questão.
title: Ambiente Data Center
Other fields (not shown on cards):
back: Errada - Vamos lembrar o conceito de Colocation: há o compartilhamento de localização - espaço físico e infraestrutura, e contempla o fornecimento e o uso comum da infraestrutura do data center pelos clientes. É um data center independente que oferece hospedagem compartilhada para múltiplos servidores de diversas organizações. Tal serviço inclui serviços como a rede, o armazenamento de dados, a interconexão com operadoras, além da infraestrutura comum. Então, a primeira parte está ok, pois um data center que provê serviços de colocation pode estar mais preparado para oferecer serviços de cloud computing do tipo infraestrutura como serviço, principalmente se dispuser de estrutura adequada e redundante para passar a prover serviços que exigem disponibilidade e escalabilidade. Porém, tanto nos modelos IaaS (Infraestrutura como serviço), PaaS (Plataforma como serviço), como no SaaS (Software como serviço) os serviços precisam prover o máximo de disponibilidade e redundância possível. Então, é necessária a adoção de um nível de redundância adequado, e não redundância mínima como afirma a questão.