Title: Redes e Segurança / Cabos UTP e Cabeamento Estruturado
Tags: Redes_e_Segurança Resumo
On every note of this deck, unless a note says otherwise:
tldr: Cabeamento Estruturado: Definição e Subsistemas
Cabeamento estruturado: Padronização (NBR 14565/2019) de conectores e meios para redes de informática/telefonia; suporta voz/dados, independente de fabricantes; usa UTP e RJ-45. Divide-se em 7 subsistemas:
1. Horizontal: Telecomunicações → Áreas de trabalho (mesmo andar); ≤90m +10m manobra.
2. Backbone (Vertical): Salas telecom → Equipamentos; inclui Entrada do prédio.
3. Sala de Equipamentos: Armazena servers, switches core, roteadores, PABX.
4. Sala de Telecomunicações (Armário): Equipamentos, terminadores, manobras; conecta backbone/horizontal.
5. Área de Trabalho: Postos de usuários (PCs, telefones, etc.).
6. Entrada do Prédio: Interliga externo/interno; na Sala de Equipamentos.
7. Interligação Externa: Entre prédios (Entrada A → Equipamentos B).
Premissas da Norma e Tipos de Cabeamento
- Arquitetura: Topologia em estrela; ≤2 níveis hierárquicos de cross-connect; cabos cross-connect ≤20m; evitar EMI/RF; aterramento EIA/TIA 607.
- Tipos Suportados:
- UTP 100 Ohms (22/24 AWG): 800m voz (20-300MHz); 90m dados (Cat 3-5).
- STP 150 Ohms: 90m dados.
- Fibra Multimodo 62.5/125μm: 2000m dados.
- Fibra Monomodo 8.5/125μm: 3000m dados.
Patch Panel e Organização do Cabeamento Horizontal
- Patch Panel: Concentrador passivo; intermediário entre tomadas/áreas de trabalho e switches; facilita manobras no cabeamento horizontal.
- Estrutura Horizontal (3 Segmentos):
- Patch Cords: Switches → Patch panel (mesmo rack); ≤6m; versatilidade em manutenção.
- Cabeamento Horizontal: Patch panel → Tomada de distribuição; ≤90m.
- Cabeamento Local: Tomada → Equipamento; ≤3m; ≥2 acessos (voz/dados); 1 tomada/10m².
Regra 5-4-3
Regra para Ethernet: 5 segmentos totais, 4 repetidores, 3 segmentos populados (com hosts). Garante conformidade com specs de cabos, taxa de transmissão e latência; foca em eficiência da rede.
link: https://documentacao.online/estudos/097e.html

front: CESPE / CEBRASPE - 2025 - PC-DF - Gestor de Apoio as Atividades Policiais Civis - Especialidade: Analista de Informática: Rede de Computadores O diagrama lógico precedente ilustra uma rede cujos roteadores estão conectados via cabo metálico, com velocidade de transmissão de dados igual a 1 Gbps, e funcionam no nível de rede do modelo OSI. Cabos metálicos de par trançado categoria 6 são suficientes para realizar a conexão entre os Roteadores 0, 1 e 2.
response: Certo
comment: Como o enunciado cita 1Gbps, temos que o cabos CAT6 suportam capacidade GigabitEthernet.
title: Cabos UTP e Cabeamento Estruturado
Other fields (not shown on cards):
back: Certo - Como o enunciado cita 1Gbps, temos que o cabos CAT6 suportam capacidade GigabitEthernet.

front: CESPE / CEBRASPE - 2024 - STJ - Analista Judiciário - Área: Apoio Especializado - Especialidade: Suporte em Tecnologia da Informação As fibras ópticas multimodo apresentam núcleo cujo diâmetro mede de 8 a 10 mícrons, e podem interligar pontos distantes em até 80 km no padrão de 10 gigabits.
response: Errado
comment: A característica descrita no enunciado se refere às fibras monomodo. A fibra multimodo tem um núcleo maior (50 ou 62,5 mícrons)
title: Cabos UTP e Cabeamento Estruturado
Other fields (not shown on cards):
back: Errado - A característica descrita no enunciado se refere às fibras monomodo. A fibra multimodo tem um núcleo maior (50 ou 62,5 mícrons)

front: CESPE / CEBRASPE - 2024 - STJ - Analista Judiciário - Área: Apoio Especializado - Especialidade: Suporte em Tecnologia da Informação Os cabos de categorias 5 e 5e suportam taxas de transmissão de 100 megabits e 1.000 megabits e frequência de até 100 MHz, para extensão de cabo limitada a 100 m de comprimento.
response: Certo
comment: Os cabos Cat5 suportam até 100 Mbps, enquanto os Cat5e podem alcançar 1 Gbps. Cuidado pois a questão pode levar a entender que ambos suportam as duas capacidades… Seria o ideal se a banca tivesse colocado o termo “respectivamente”.
title: Cabos UTP e Cabeamento Estruturado
Other fields (not shown on cards):
back: Certo - Os cabos Cat5 suportam até 100 Mbps, enquanto os Cat5e podem alcançar 1 Gbps. Cuidado pois a questão pode levar a entender que ambos suportam as duas capacidades… Seria o ideal se a banca tivesse colocado o termo “respectivamente”.

front: CESPE / CEBRASPE - 2024 - STJ - Analista Judiciário - Área: Apoio Especializado - Especialidade: Suporte em Tecnologia da Informação Cabos de par trançados são compostos por 4 pares de fios de cobre trançados entre si; cada par de fios utiliza um padrão de entrançamento diferente, com um número diferente de tranças por metro.
response: Certo
comment: Uma forma diferente de descrever o cabo de par trançado que já vimos em nossas aulas.
title: Cabos UTP e Cabeamento Estruturado
Other fields (not shown on cards):
back: Certo - Uma forma diferente de descrever o cabo de par trançado que já vimos em nossas aulas.

front: CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Infraestrutura e Operações (Facilities)/2023 A MDA (main distribution area) deve estar localizada dentro da sala de computadores para garantir a segurança física das instalações de TI.
response: Errado
comment: A MDA é uma área de distribuição principal que é responsável por distribuir sinais de rede para outras áreas. Ela deve ser localizada em uma área segura e protegida, mas não necessariamente dentro da sala de computadores. Ainda, há uma outra corrente que traz que a segurança física da MDA é fundamental, mas colocá-la dentro da sala de computadores pode trazer mais riscos e problemas do que benefícios. A melhor prática é manter a MDA em uma sala separada, garantindo segurança e otimizando a operação do sistema.
title: Cabos UTP e Cabeamento Estruturado
Other fields (not shown on cards):
back: Errado - A MDA é uma área de distribuição principal que é responsável por distribuir sinais de rede para outras áreas. Ela deve ser localizada em uma área segura e protegida, mas não necessariamente dentro da sala de computadores. Ainda, há uma outra corrente que traz que a segurança física da MDA é fundamental, mas colocá-la dentro da sala de computadores pode trazer mais riscos e problemas do que benefícios. A melhor prática é manter a MDA em uma sala separada, garantindo segurança e otimizando a operação do sistema.

front: CEBRASPE (CESPE) - AIS (EMPREL)/EMPREL/Redes/2023 No Gigabit Ethernet, a transmissão em fibra óptica para distâncias de até 5 km é possível com o uso do padrão
a) 1000BASE-LX.
b) 1000BASE-SX.
c) 1000BASE-CX.
d) 1000BASE-TX.
e) 1000BASE-T.
response: Alternativa A
comment: Estamos falando do padrão de fibra óptica de longo alcance, que no caso é por meio de fibras ópticas monomodo. Estas são representadas pelo termo LX no 1000BASE-LX.
title: Cabos UTP e Cabeamento Estruturado
Other fields (not shown on cards):
back: Alternativa A - Estamos falando do padrão de fibra óptica de longo alcance, que no caso é por meio de fibras ópticas monomodo. Estas são representadas pelo termo LX no 1000BASE-LX.

front: CESPE - 2018 - SEFAZ-RS - Técnico Tributário da Receita Estadual - Prova 1 Para a interligação dos dispositivos em uma rede de comunicação, deverá ser utilizado um cabo UTP (unshielded twisted pair) com blindagem de isolamento, com capacidade de tráfego de dados de até 10 Gb e que permita o menor índice possível de interferências. Nesse caso, será correto utilizar o cabo UTP categoria
A 1.
B 3.
C 5.
D 5a.
E 7.
response: Alternativa E
comment: Sem dúvida, já trataremos de cabos CAT7 pessoal. Lembrando que as primeiras tentativas nessa faixa foram ainda com o CAT6, mas em regime restrito de distância.
title: Cabos UTP e Cabeamento Estruturado
Other fields (not shown on cards):
back: Alternativa E - Sem dúvida, já trataremos de cabos CAT7 pessoal. Lembrando que as primeiras tentativas nessa faixa foram ainda com o CAT6, mas em regime restrito de distância.