Title: Redes e Segurança / Meios de Transmissão
Tags: Redes_e_Segurança Resumo

front: FGV - 2022 - Câmara de Taubaté - SP - Técnico Legislativo de Informática - Edital nº 01 Os meios de transmissão de dados podem ser divididos em várias classes, analise os itens a seguir.
I. Um meio guiado utiliza um condutor físico para transportar sinais do emissor para o receptor.
II. Um meio não guiado usa ondas eletromagnéticas em diferentes frequências como um condutor de sinais do emissor para o receptor.
III. Um meio híbrido utiliza condutores omnidirecionais guiados baseados em silício para transmitir ondas eletromagnéticas do emissor para o receptor.
Está correto o que se afirma em
A I e II, apenas.
B II e III, apenas.
C I, apenas.
D II, apenas.
E III, apenas.
response: Alternativa A
comment: Questão tranquila, certo pessoal? A banca tentou confundir com o terceiro item introduzindo esse conceito que não existe, de meio híbrido... Um ponto adicional em relação ao item II é que essas ondas são chamadas de portadoras. Apenas reforçando conceitos.
tldr: Meios de Transmissão: Guiados e Não Guiados
Meios de comunicação (ou transmissão) são categorizados em guiados (usam meio físico como cabos) e não guiados (ondas eletromagnéticas no ar). Especificam alcance, frequência, custo, largura de banda, retardo e facilidade de uso.
Cabo Coaxial (Guiado)
- Meio metálico em desuso para LANs, mas usado em TV a cabo; mais robusto contra interferência externa que UTP, mas sofre mais atenuação e é menos maleável/caro.
- Alcance >100m; largura de banda maior, mas taxas menores que par trançado; conectores: BNC/RG6.
- Tipos:
- 10BASE2 (Thinnet): 10Mbps, 185m.
- 10BASE5 (Thicknet): 10Mbps, 500m (mais rígido/caro).
Cabo Par Trançado (Guiado)
- Mais usado em LANs por custo-benefício; 4 pares torcidos reduzem ruído; maleável, fácil instalação; limite: 100m.
- Categorias (ANSI/EIA):
| Categoria | Taxa Máxima de Transmissão | Aplicação |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|
| CAT 1 | Até 1 Mbps (1MHz) | Voz analógica |
| CAT 2 | 4 Mbps | IBM Token Ring |
| CAT 3 | 10/16 Mbps (16MHz) | 10BASE-T Ethernet |
| CAT 4 | 16/20 Mbps (20MHz) | Token Ring 16Mbps |
| CAT 5 | 100 Mbps (1Gbps com 4 pares, 100MHz)| 100BASE-TX/1000BASE-T |
| CAT 5E | 100 Mbps (protótipo 10Gbps, 125MHz) | Gigabit Ethernet (1000BASE-T) |
| CAT 6 | Até 250 MHz | Banda larga rápida (1000BASE-TX) |
| CAT 6A | Até 500 MHz | 10GBASE-T |
| CAT 7 | 600-700MHz | 100GBASE-T, vídeo full motion |
| CAT 8 | Até 2 GHz (25G-40G, até 30m) | Datacenters/servers próximos |
- Blindagem:
- UTP: Sem blindagem.
- FTP: Blindagem simples (folha); reduz interferência externa, não crosstalk.
- STP: Blindagem por par; reduz crosstalk, para ambientes ruidosos/datacenters (ex.: 1000BASE-CX, 25m, 1Gbps).
- SSTP/SFTP: Blindagem por par + externa; para alta interferência/distâncias maiores.
Fibra Óptica (Guiado)
- Usa refração/reflexão de luz; imune a EMI; durável (plástico/vidro); para grandes distâncias/LANs/clusters.
- Fontes de luz:
- LED: Barato, durável; diâmetro 50-62.5μm; só multimodo; dispersão alta, taxas menores.
- Laser: Eficiente, sensível a temperatura; multimodo/monomodo; comum em Gigabit+.
- Tipos por núcleo:
- Multimodo: Núcleo 50-62.5μm (LED); barato/maleável, mas atenuação/dispersão modal alta (múltiplos modos); até 550m (Gigabit)/300m (10G); profil: degrau/gradual.
- Monomodo (SMF): Núcleo 8-10μm (Laser); um modo só; alcance alto (80km 10G/40km 100G); sensível/difícil instalar/caro; profil: gradual.
- Atenuação (específica):
- Absorção: Energia em calor (UV/IR, impurezas).
- Espalhamento: Perda em modos/direções (define janelas eficientes).
- Deformações: Micro/macrocurvaturas.
- Dispersão: Alargamento de pulsos (limita banda).
- Conectores:
- ST: Baioneta, antigo, multimodo (1990s).
- SC: Encaixe simples, baixa perda; Gigabit multimodo/monomodo.
- MT-RJ: Quadrado, 2 fibras; multimodo, substitui SC/ST.
- LC: Miniaturizado; popular em monomodo/10G Ethernet.
Redes Sem Fio (Não Guiado)
- WLAN: Propagações via ar/ondas eletromagnéticas; sem cabos.
- Vantagens:
- Instalação prática (sem obras).
- Escalável (fácil remanejo/repetidores).
- Confiável (menos falhas por cabos).
- Mobilidade (usuários em movimento).
- Integra com cabeamento estruturado: Topologia estrela via Access Points (horizontal, gerenciável).
link: https://documentacao.online/estudos/vq70.html
title: Meios de Transmissão
Other fields (not shown on cards):
back: Alternativa A - Questão tranquila, certo pessoal? A banca tentou confundir com o terceiro item introduzindo esse conceito que não existe, de meio híbrido... Um ponto adicional em relação ao item II é que essas ondas são chamadas de portadoras. Apenas reforçando conceitos.

front: CESPE - 2018 - STJ - Técnico Judiciário - Desenvolvimento de Sistemas O cabo coaxial, se comparado aos cabos de par trançado, tem maior largura de banda e apresenta maior atenuação do sinal.
response: Certo
comment: Pessoal, vimos essas duas características relativas ao cabo coaxial, certo?
tldr: Meios de Transmissão: Guiados e Não Guiados
Meios de comunicação (ou transmissão) são categorizados em guiados (usam meio físico como cabos) e não guiados (ondas eletromagnéticas no ar). Especificam alcance, frequência, custo, largura de banda, retardo e facilidade de uso.
Cabo Coaxial (Guiado)
- Meio metálico em desuso para LANs, mas usado em TV a cabo; mais robusto contra interferência externa que UTP, mas sofre mais atenuação e é menos maleável/caro.
- Alcance >100m; largura de banda maior, mas taxas menores que par trançado; conectores: BNC/RG6.
- Tipos:
- 10BASE2 (Thinnet): 10Mbps, 185m.
- 10BASE5 (Thicknet): 10Mbps, 500m (mais rígido/caro).
Cabo Par Trançado (Guiado)
- Mais usado em LANs por custo-benefício; 4 pares torcidos reduzem ruído; maleável, fácil instalação; limite: 100m.
- Categorias (ANSI/EIA):
| Categoria | Taxa Máxima de Transmissão | Aplicação |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|
| CAT 1 | Até 1 Mbps (1MHz) | Voz analógica |
| CAT 2 | 4 Mbps | IBM Token Ring |
| CAT 3 | 10/16 Mbps (16MHz) | 10BASE-T Ethernet |
| CAT 4 | 16/20 Mbps (20MHz) | Token Ring 16Mbps |
| CAT 5 | 100 Mbps (1Gbps com 4 pares, 100MHz)| 100BASE-TX/1000BASE-T |
| CAT 5E | 100 Mbps (protótipo 10Gbps, 125MHz) | Gigabit Ethernet (1000BASE-T) |
| CAT 6 | Até 250 MHz | Banda larga rápida (1000BASE-TX) |
| CAT 6A | Até 500 MHz | 10GBASE-T |
| CAT 7 | 600-700MHz | 100GBASE-T, vídeo full motion |
| CAT 8 | Até 2 GHz (25G-40G, até 30m) | Datacenters/servers próximos |
- Blindagem:
- UTP: Sem blindagem.
- FTP: Blindagem simples (folha); reduz interferência externa, não crosstalk.
- STP: Blindagem por par; reduz crosstalk, para ambientes ruidosos/datacenters (ex.: 1000BASE-CX, 25m, 1Gbps).
- SSTP/SFTP: Blindagem por par + externa; para alta interferência/distâncias maiores.
Fibra Óptica (Guiado)
- Usa refração/reflexão de luz; imune a EMI; durável (plástico/vidro); para grandes distâncias/LANs/clusters.
- Fontes de luz:
- LED: Barato, durável; diâmetro 50-62.5μm; só multimodo; dispersão alta, taxas menores.
- Laser: Eficiente, sensível a temperatura; multimodo/monomodo; comum em Gigabit+.
- Tipos por núcleo:
- Multimodo: Núcleo 50-62.5μm (LED); barato/maleável, mas atenuação/dispersão modal alta (múltiplos modos); até 550m (Gigabit)/300m (10G); profil: degrau/gradual.
- Monomodo (SMF): Núcleo 8-10μm (Laser); um modo só; alcance alto (80km 10G/40km 100G); sensível/difícil instalar/caro; profil: gradual.
- Atenuação (específica):
- Absorção: Energia em calor (UV/IR, impurezas).
- Espalhamento: Perda em modos/direções (define janelas eficientes).
- Deformações: Micro/macrocurvaturas.
- Dispersão: Alargamento de pulsos (limita banda).
- Conectores:
- ST: Baioneta, antigo, multimodo (1990s).
- SC: Encaixe simples, baixa perda; Gigabit multimodo/monomodo.
- MT-RJ: Quadrado, 2 fibras; multimodo, substitui SC/ST.
- LC: Miniaturizado; popular em monomodo/10G Ethernet.
Redes Sem Fio (Não Guiado)
- WLAN: Propagações via ar/ondas eletromagnéticas; sem cabos.
- Vantagens:
- Instalação prática (sem obras).
- Escalável (fácil remanejo/repetidores).
- Confiável (menos falhas por cabos).
- Mobilidade (usuários em movimento).
- Integra com cabeamento estruturado: Topologia estrela via Access Points (horizontal, gerenciável).
link: https://documentacao.online/estudos/vq70.html
title: Meios de Transmissão
Other fields (not shown on cards):
back: Certo - Pessoal, vimos essas duas características relativas ao cabo coaxial, certo?

front: FCC – DPE RS/Técnico em Informática/2013 As fibras óticas estão classificadas em dois tipos: fibra multimodo e fibra monomodo. Em linhas gerais as fibras monomodo
a) têm capacidade de transmissão da ordem de 100 Mbps a uma distância por volta de 10 Km.
b) são mais utilizadas para aplicações de redes de longa distância (WAN).
c) são fibras que possuem vários modos de propagação, o que faz com que os raios de luz percorram por diversos caminhos o interior da fibra.
d) são mais grossas quando comparadas às fibras multimodo, o que faz com que a luz seja refletida na parede da fibra e assim chegue ao destino de forma duplicada.
e) possuem características inferiores às multimodos, principalmente no que diz respeito à banda passante, mais estreita, o que diminui a capacidade de transmissão.
response: Alternativa B
comment: Pessoal, exceto o item B, todos os demais apresentam a fibra multimodo com características mais vantajosas do que a monomodo, o que é um erro. Fibras monomodo possuem núcleo menor, menor atenuação, maior banda passante e taxa de transmissão, maior alcance e quantidade menor de modos. Justamente por essas características, as fibras monomodo são utilizadas em redes WAN, com vistas a interligar redes distantes entre si com agregação de tráfego dessas redes.
tldr: Meios de Transmissão: Guiados e Não Guiados
Meios de comunicação (ou transmissão) são categorizados em guiados (usam meio físico como cabos) e não guiados (ondas eletromagnéticas no ar). Especificam alcance, frequência, custo, largura de banda, retardo e facilidade de uso.
Cabo Coaxial (Guiado)
- Meio metálico em desuso para LANs, mas usado em TV a cabo; mais robusto contra interferência externa que UTP, mas sofre mais atenuação e é menos maleável/caro.
- Alcance >100m; largura de banda maior, mas taxas menores que par trançado; conectores: BNC/RG6.
- Tipos:
- 10BASE2 (Thinnet): 10Mbps, 185m.
- 10BASE5 (Thicknet): 10Mbps, 500m (mais rígido/caro).
Cabo Par Trançado (Guiado)
- Mais usado em LANs por custo-benefício; 4 pares torcidos reduzem ruído; maleável, fácil instalação; limite: 100m.
- Categorias (ANSI/EIA):
| Categoria | Taxa Máxima de Transmissão | Aplicação |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|
| CAT 1 | Até 1 Mbps (1MHz) | Voz analógica |
| CAT 2 | 4 Mbps | IBM Token Ring |
| CAT 3 | 10/16 Mbps (16MHz) | 10BASE-T Ethernet |
| CAT 4 | 16/20 Mbps (20MHz) | Token Ring 16Mbps |
| CAT 5 | 100 Mbps (1Gbps com 4 pares, 100MHz)| 100BASE-TX/1000BASE-T |
| CAT 5E | 100 Mbps (protótipo 10Gbps, 125MHz) | Gigabit Ethernet (1000BASE-T) |
| CAT 6 | Até 250 MHz | Banda larga rápida (1000BASE-TX) |
| CAT 6A | Até 500 MHz | 10GBASE-T |
| CAT 7 | 600-700MHz | 100GBASE-T, vídeo full motion |
| CAT 8 | Até 2 GHz (25G-40G, até 30m) | Datacenters/servers próximos |
- Blindagem:
- UTP: Sem blindagem.
- FTP: Blindagem simples (folha); reduz interferência externa, não crosstalk.
- STP: Blindagem por par; reduz crosstalk, para ambientes ruidosos/datacenters (ex.: 1000BASE-CX, 25m, 1Gbps).
- SSTP/SFTP: Blindagem por par + externa; para alta interferência/distâncias maiores.
Fibra Óptica (Guiado)
- Usa refração/reflexão de luz; imune a EMI; durável (plástico/vidro); para grandes distâncias/LANs/clusters.
- Fontes de luz:
- LED: Barato, durável; diâmetro 50-62.5μm; só multimodo; dispersão alta, taxas menores.
- Laser: Eficiente, sensível a temperatura; multimodo/monomodo; comum em Gigabit+.
- Tipos por núcleo:
- Multimodo: Núcleo 50-62.5μm (LED); barato/maleável, mas atenuação/dispersão modal alta (múltiplos modos); até 550m (Gigabit)/300m (10G); profil: degrau/gradual.
- Monomodo (SMF): Núcleo 8-10μm (Laser); um modo só; alcance alto (80km 10G/40km 100G); sensível/difícil instalar/caro; profil: gradual.
- Atenuação (específica):
- Absorção: Energia em calor (UV/IR, impurezas).
- Espalhamento: Perda em modos/direções (define janelas eficientes).
- Deformações: Micro/macrocurvaturas.
- Dispersão: Alargamento de pulsos (limita banda).
- Conectores:
- ST: Baioneta, antigo, multimodo (1990s).
- SC: Encaixe simples, baixa perda; Gigabit multimodo/monomodo.
- MT-RJ: Quadrado, 2 fibras; multimodo, substitui SC/ST.
- LC: Miniaturizado; popular em monomodo/10G Ethernet.
Redes Sem Fio (Não Guiado)
- WLAN: Propagações via ar/ondas eletromagnéticas; sem cabos.
- Vantagens:
- Instalação prática (sem obras).
- Escalável (fácil remanejo/repetidores).
- Confiável (menos falhas por cabos).
- Mobilidade (usuários em movimento).
- Integra com cabeamento estruturado: Topologia estrela via Access Points (horizontal, gerenciável).
link: https://documentacao.online/estudos/vq70.html
title: Meios de Transmissão
Other fields (not shown on cards):
back: Alternativa B - Pessoal, exceto o item B, todos os demais apresentam a fibra multimodo com características mais vantajosas do que a monomodo, o que é um erro. Fibras monomodo possuem núcleo menor, menor atenuação, maior banda passante e taxa de transmissão, maior alcance e quantidade menor de modos. Justamente por essas características, as fibras monomodo são utilizadas em redes WAN, com vistas a interligar redes distantes entre si com agregação de tráfego dessas redes.